x

Q^2 ΜGeV^2Ν

E = 45.6 GeV θ = 4-8, 33-55, 60-120, 200-540 mrad

E = 100 GeV

10^{-2}

10^{-1} 1 10 10^2

10^3

10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1