Ρs_{ee} = 91 GeV 0.1 Λ x Λ 0.6 Ρs_{ee} = 161, 172 GeV

OPAL

GRV LO SaS1D HO ASYM

Q^2 ΜGeV^2Ν

F^γ_2 (Q^2,udsc) / α

(a)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

1 10 10^2 10^3