0.2

0.4

1 10

Data (91 GeV) Data (183 GeV)

GRV-LO FIT SaS-1d LAC1

0.01 Λ x Λ 0.1

0.25

0.5

1 10

F^γ_2(x,Q^2)/α

0.1 Λ x Λ 0.2

L3 3 30

0.1 0.45 0.8

10

0.2 Λ x Λ 0.3

20 30 0.1 0.425

0.75

10

0.3 Λ x Λ 0.5

20 30 Q^2 ΜGeV^2Ν